------------------------  MODE - Comando DOS Esterno -------------------------

MODE ha quattro opzioni. Ogni opzione ha il suo formato e suoi parametri:

   1. Imposta le caratteristiche di stampa.
   2. Imposta le modalit… di funzionamento dello schermo.
   3. Fissa le opzioni per l'adattatore asincrono per comunicazioni.
   4. Ridirige l'output della stampante parallela sulla porta di comunicazione.

NOTA:   Nella Versione 3 del DOS, potete far precedere il comando dalla lettera
corrispondente al drive e dal path [d:][path] per indicare dove si trova il
comando.


------------------ Impostazione delle Caratteristiche di Stampa ---------------

FORMATO:   MODE LPT#:[n][,[m][,P]]

DOVE:

   # - Š il numero della stampante (1,2, o 3).
   n - Š il numero di caratteri per riga (80 o 132).
   m - Š la spaziatura verticale espressa in numero di linee per pollice (6 o
       8).
   P - permette di riprovare ad eseguire il comando in presenza di errori di
       di "time-out".


ESEMPIO: Si vuole che la stampante 1 batta 132 caratteri per riga con
spaziatura uguale a 8 linee di pollice

         MODE LPT1:132,8


-------------------- Impostazione  delle modalit… di -----------------------
                       funzionamento dello schermo

FORMATO:   MODE [n],m[,T]

DOVE:

   n - determina la larghezza dello schermo e/o i colori. A n possono essere
       dati i seguenti valori:

       40   - larghezza schermo a colori uguale a 40 caratteri.
       80   - larghezza schermo a colori uguale a 80 caratteri.
       BW40 - imposta il bianco e nero e a 40 caratteri per linea la larghezza
              dello schermo a colori.
       BW80 - imposta il bianco e nero e a 80 caratteri per linea la larghezza
              dello schermo a colori.
       CO40 - imposta il colore e a 40 caratteri per linea la larghezza dello
              schermo.
       CO80 - imposta il colore e a 80 caratteri per linea la larghezza dello
              schermo.
       MONO - imposta il bianco e nero. Per il video monocromatico la larghezza
              dello schermo Š sempre di 80 caratteri per linea.

   m - Modalit… di shift. Se R, hift a destra, se L, shift a sinistra.

   T - Visualizza un'intestazione nella parte alta dello schermo.


ESEMPIO:   Si vuole passare al colore ed avere la larghezza dello schermo
uguale a 80 caratteri:

           MODE CO80


------------- Opzioni per l'Adattore Asincrono per Comunicazioni --------------

FORMATO:   MODE COMn:baud[,parity[,databits[,stopbits[,P]]]]

DOVE:

   n        -  numero di adattatore asincrono per comunicazioni: 1 o 2.
   baud     -  Š la velocit… di trasmissione espressa in baud. Pu• avere i
               seguenti valori: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 o 9600.
               Sono necessarie  solo le prime due cifre.
   parity   -  Š il tipo di parit…. N (niente), O (dispari) o E (pari). Il
               valore di default Š E.
   databits -  Š il numero di bit per carattere: 7 o 8. Il valore di default Š
               7.
   stopbits -  Š il bit di stop: 1 o 2. Il valore di default Š 1 a meno che
               baud valga 110, in questo caso si assume 2.
   P        -  indica che l'adattatore asincrono per comunicazioni viene usato
               come interfaccia seriale di una stampante. Con questa opzione le
               condizioni di errore di time-out vengono ricoperte (usate
               Ctrl-Break per interrompere il ciclo).

ESEMPIO:   Si vuole impostare il protocollo per comunicazioni per la porta di
comunicazione COM1, a 2400 baud, parit… pari, 8 databits, 1 stopbit:

           MODE COM1:24,E,8,1


------------- Ridirezione dell'Output di una Stampante Parallela --------------
                       sulla porta per comunicazioni

FORMATO:   MODE LPT#:=COMn

DOVE:

   # - numero della stampante: 1, 2 o 3.
   n - numero dell'adattore asincrono per comunicazioni: 1 o 2.

NOTE:   L'output della stampante LPT# viene ridiretto all'adattatore asincrono
per comunicazioni specificato.

Prima di tutto dovete inizializzare l'adattatore come spiegato nell'opzione 3
"Opzioni per l'Adattatore Asicrono per Comunicazioni" e specificare inoltre
nel comando, il parametro P.

Per disattivare la ridirezione, usate l'opzione 1:

MODE LPT#:[n][,[m][,P]].


ESEMPIO:   Si vuole ridirigere l'output della stampante parallela 1
all'adattatore asincrono per comunicazione 2:

           MODE LPT1:=COM2
